Prof. Dr. G. Hegerfeldt Sommersemester 2001 Dr. M. Weigt

Ergebnisse der ersten Klausur zur Elektrodynamik

Die Ergebnisse der Klausur sind in folgendem Histogramm zusammengefasst:

Insgesamt haben 56 StudentInnen an der Klausur teilgenommen, 31 haben mindestens 12 Punkte (=50%) erreicht. Die Punktdurchschnitte der Einzelaufgaben sind 2.2, 3.9, 2.7, 3.3 (Aufgaben 1-4 in dieser Reihenfolge).

Die individuellen Ergebnisse werden in den nächsten Übungsgruppen am 14./15. Juni verkündet.